-- =====================================================
-- medical_divi_list 테이블 엔진 & 캐릭터셋 변경
-- MyISAM → InnoDB  (FK 지원을 위해)
-- utf8mb3 → utf8mb4 (medical_divi_product와 일치시키기 위해)
-- =====================================================

-- 1) 엔진 변경: MyISAM → InnoDB
ALTER TABLE `medical_divi_list` ENGINE = InnoDB;

-- 2) 캐릭터셋 변경: utf8mb3 → utf8mb4
ALTER TABLE `medical_divi_list` CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
